 -8.739117850E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.881712E+00  dx in pixels
 -3.050511E+01  dy in pixels
      1.011990  scalx
      1.023896  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
