 -1.030889385E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.787700E+00  dx in pixels
 -8.858000E+00  dy in pixels
      1.013242  scalx
      1.022508  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
