 -1.002666752E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.271000E+00  dx in pixels
 -8.194500E+00  dy in pixels
      1.016122  scalx
      1.019622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
