 -1.072520612E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.511219E-01  dx in pixels
  3.934967E-02  dy in pixels
      1.024197  scale x
      1.024640  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
