 -1.079036897E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.261800E+00  dx in pixels
 -7.020100E+00  dy in pixels
      1.016240  scalx
      1.019434  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
