 -1.065739475E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.566000E-01  dx in pixels
 -5.548500E+00  dy in pixels
      1.014485  scalx
      1.021197  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
