 -7.393280980E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.056736E+00  dx in pixels
 -3.033764E+01  dy in pixels
      1.014469  scalx
      1.021717  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
