 -1.010826998E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.123954E-01  dx in pixels
  1.804720E+00  dy in pixels
      1.024648  scale x
      1.025877  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
