 -1.040360376E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.939000E-01  dx in pixels
 -4.243300E+00  dy in pixels
      1.015125  scalx
      1.021840  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
