 -1.010587817E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.865700E+00  dx in pixels
 -8.983900E+00  dy in pixels
      1.020147  scalx
      1.012689  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
