 -9.644420260E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.194388E+01  dx in pixels
 -2.828315E+01  dy in pixels
      1.011305  scalx
      1.023556  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
