 -1.157462376E-02  2.718469632E-03  1.632920087E-03  2.376629598E-03  rotation in radian
 -4.704707E+00  dx in pixels
 -3.457277E+01  dy in pixels
      1.014652  scalx
      1.021791  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
