 -8.942861400E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.422844E+00  dx in pixels
 -3.280431E+01  dy in pixels
      1.014654  scalx
      1.023740  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
