 -1.088054140E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.050200E+00  dx in pixels
 -9.705500E+00  dy in pixels
      1.016151  scalx
      1.021714  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
