 -1.096927973E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.017800E+00  dx in pixels
 -1.114740E+01  dy in pixels
      1.015870  scalx
      1.019445  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
