 -1.073871902E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.448100E+00  dx in pixels
 -9.330900E+00  dy in pixels
      1.015541  scalx
      1.020902  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
