 -1.086868822E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.216600E+00  dx in pixels
 -9.406500E+00  dy in pixels
      0.988743  scalx
      1.021225  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
