 -8.678850170E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.873150E+00  dx in pixels
 -3.293004E+01  dy in pixels
      1.015981  scalx
      1.021148  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
