 -1.048840317E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.920000E-01  dx in pixels
 -1.108360E+01  dy in pixels
      1.017592  scalx
      1.019078  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
