 -1.058131102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.212800E+00  dx in pixels
 -9.479200E+00  dy in pixels
      1.014579  scalx
      1.020838  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
