 -1.081299985E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.789999E-02  dx in pixels
 -1.101770E+01  dy in pixels
      1.013706  scalx
      1.021776  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
