 -9.271312220E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.992000E-01  dx in pixels
 -8.425500E+00  dy in pixels
      1.013842  scalx
      1.021589  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
