 -8.220752190E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.159599E+01  dx in pixels
 -3.366913E+01  dy in pixels
      1.012651  scalx
      1.024235  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
