 -8.578981590E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.762241E+00  dx in pixels
 -3.194304E+01  dy in pixels
      1.011532  scalx
      1.024311  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
