 -8.431993020E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.445512E+00  dx in pixels
 -3.372380E+01  dy in pixels
      1.012704  scalx
      1.024183  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
