 -1.052386101E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.108100E+00  dx in pixels
 -1.028470E+01  dy in pixels
      1.013849  scalx
      1.022189  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
