 -1.038958737E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.059200E+00  dx in pixels
 -1.116000E+01  dy in pixels
      1.013500  scalx
      1.022547  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
