 -1.095973210E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.319000E-01  dx in pixels
 -6.426300E+00  dy in pixels
      1.014296  scalx
      1.021104  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
