 -1.156643630E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.282349E-01  dx in pixels
  4.957862E-02  dy in pixels
      1.022553  scale x
      1.026716  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
