 -1.085950159E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.491800E+00  dx in pixels
 -1.040160E+01  dy in pixels
      1.016205  scalx
      1.018831  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
