 -1.057736339E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.771200E+00  dx in pixels
 -8.804400E+00  dy in pixels
      0.990521  scalx
      1.021867  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
