 -8.572345450E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.942045E+00  dx in pixels
 -3.264277E+01  dy in pixels
      1.015677  scalx
      1.020805  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
