 -1.036122845E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.027000E+00  dx in pixels
 -1.017500E+01  dy in pixels
      1.017180  scalx
      1.018747  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
