 -1.034533246E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.019100E+00  dx in pixels
 -8.721900E+00  dy in pixels
      1.016946  scalx
      1.019460  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
