 -1.019594822E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.924900E+00  dx in pixels
 -8.649700E+00  dy in pixels
      1.013112  scalx
      1.022423  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
