 -8.002521120E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.279411E+01  dx in pixels
 -3.148909E+01  dy in pixels
      1.016204  scalx
      1.020678  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
