 -1.016953009E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.190500E+00  dx in pixels
 -9.239900E+00  dy in pixels
      1.014693  scalx
      1.020910  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
