 -1.001220863E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.608600E+00  dx in pixels
 -8.643600E+00  dy in pixels
      1.015955  scalx
      1.019648  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
