 -1.029758166E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.164749E+00  dx in pixels
  3.732153E+01  dy in pixels
      1.024913  scale x
      1.024906  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
