 -8.771181032E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.507500E+00  dx in pixels
 -8.457700E+00  dy in pixels
      1.000828  scalx
      1.021661  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
