 -7.153828361E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.775783E+00  dx in pixels
 -3.348295E+01  dy in pixels
      1.011957  scalx
      1.024676  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
