 -8.279265789E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.685700E+00  dx in pixels
 -8.639400E+00  dy in pixels
      1.014692  scalx
      1.020805  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
