 -1.069900403E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.412600E+00  dx in pixels
 -8.948100E+00  dy in pixels
      1.012339  scalx
      1.021988  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
