 -8.467204170E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.834714E+00  dx in pixels
 -3.112121E+01  dy in pixels
      1.012820  scalx
      1.023372  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
