 -1.063929717E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.021000E-01  dx in pixels
 -9.113100E+00  dy in pixels
      1.014399  scalx
      1.021410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
