 -1.086150643E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.809000E-01  dx in pixels
 -1.057490E+01  dy in pixels
      1.013483  scalx
      1.021968  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
