 -8.204250680E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.111164E+01  dx in pixels
 -3.329983E+01  dy in pixels
      1.012735  scalx
      1.024397  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
