 -8.700632580E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.820756E+00  dx in pixels
 -3.111429E+01  dy in pixels
      1.012901  scalx
      1.023883  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
