 -8.491855100E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.373001E+00  dx in pixels
 -3.306095E+01  dy in pixels
      1.012789  scalx
      1.023929  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
