 -1.026686510E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.289200E+00  dx in pixels
 -1.019220E+01  dy in pixels
      1.013440  scalx
      1.023067  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
